0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

LR_{in} at x<0 < LR_{in} at x >0

Error in change of receptor

Percentage co-receptor no coreceptor no feedback no nonreceptor