0 50 100 0 500 0 0.02

0.04

L

0 50 100 0 500 0

0.5

LR

0 50 100 0 500 0 0.02

0.04

LN

0 20 40 60 80 100 0 0.01

0.02

0.03

0.04

L μ m

0 20 40 60 80 100 0 0.2 0.4 0.6 0.8

μ m 0 20 40 60 80 100 -1 -0.5 0 0.5 1

μ m