0 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4

e_R

Signal-Nout-coreceptor eL

0 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4

e_R eN

0 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4

e_L 0 0.5 0 0.5 0

0.5

e_R e_L

0 0.5 1 0

0.5

1

le_R leRN

0 0.5 1 0

0.5

1

le_R leN

0 0.5 1 0

0.5

1

le_{RN} 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1

e_R e_N eRN